3a) Solar Cycle

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

180 210 240 270 300 330 3600 30

3b) ENSO

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

180 210 240 270 300 330 3600 30 °S °S

°N °N