RAW DATA (1902-1980) β r2^a g2^b GLB NH DET NIN MT NIN NIN 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.51 0.50

EIGENVECTOR FILTERING (1902- 1980) EVs β GLB NH DET NIN MT 1st 40 1.00 0.99 0.98 0.91 0.73 1st 20 0.99 0.99 0.97 0.74 0.58 1-5,7,9,11,14-16 0.95 0.93 0.87 0.72 0.40 1-5,7,9,11,15 0.95 0.93 0.78 0.70 0.38 1-3,5,6,8,11,15 0.92 0.83 0.69 0.65 0.31 1st 5 0.93 0.85 0.76 0.67 0.27 1,2,5,11,15 0.92 0.83 0.70 0.55 0.23 1,2,11,15 0.90 0.78 0.61 0.53 0.21 1,2 0.91 0.76 0.57 0.50 0.18 1 0.88 0.73 0.53 0.09 0.12

CALIBRATION (1902-1980) VERIFICATION (pre-1902) NET #^T #^I EVs β r2 g2 β r2 g2 GLB NH DET NIN MT NIN NIN GLB NH MT^a MT^b NIN NIN 1820 112 24 11 (1-5,7,9,11,14-16) 0.77 0.76 0.56 0.48 0.30 0.51 0.29 0.76 0.69 0.22 0.55 0.14*** 0.28*** 1800 102 15 ” 0.76 0.75 0.54 0.50 0.27 0.52 0.30 0.75 0.68 0.19 0.45 0.10** 0.22** 1780 97 12 ” 0.76 0.74 0.54 0.51 0.27 0.53 0.29 0.76 0.69 0.17 0.40 0.11** 0.20** 1760 93 8 9 (1-5,7,9,11,15) 0.76 0.74 0.52 0.49 0.26 0.52 0.29 0.75 0.70 0.17 0.33 0.10** 0.17* 1750 89 5 8 (1-3,5,6,8,11,15) 0.76 0.74 0.53 0.34 0.18 0.39 0.33 0.64 0.57 0.11 0.13 0.10** 0.19* 1730 79 3 5 (1,2,5,11,15) 0.74 0.71 0.47 0.23 0.15 0.30 0.29 0.65 0.61 0.11 0.13 0.05* 0.17* 1700 74 2 ” 0.74 0.71 0.47 0.22 0.14 0.29 0.29 0.63 0.57 0.10 0.12 0.05* 0.15+ 1650 57 1 4 (1,2,11,15) 0.72 0.67 0.42 0.05 0.14 0.19 0.23 0.61 0.53 0.12 0.10 0.02+ 0.11* 18201 88 0 8 (1-3,5,6,8,11,15) 0.76 0.73 0.51 0.31 0.19 0.37 0.31 0.65 0.56 0.11 0.19 0.12** 0.29* 18202 24 24 2 (1,2) 0.32 0.28 -0.28 -0.27 0.10 0.07 0.20 0.30 0.37 0.11 0.26 0.0 0.16 18203 42 24 7 (1-3,5,11,15,16) 0.50 0.50 0.13 0.05 0.17 0.22 0.18 0.56 0.53 0.17 0.47 0.09* 0.10 17503 19 2 2 (1,2) 0.46 0.47 0.05 0.2 0.09 0.30 0.27 0.28 0.27 0.06 0.10 0.03+ 0.15 + (85% significant) * (90% significant) ** (95% significant) *** (99% significant) x (unphysical positive correlation obtained) a (r2 with SOI) b (g2 w/ Quinn and Neal (1992) chron. 1 (no instrumental/historical data–proxy only) 2 (instrumental/historical data only) 3 (dendroclimatic indicators excluded)