NET #T #I EVs RAW DATA CALIBRATION VERIFICATION β (1902-1980) r2 (SOI, 1865-1901) g2 (QN, 1750-1901) 1820 49 2 3 (1-3) 0.80 0.38 0.27*** 0.39*** 1800 45 0 ” ” 0.42 0.22*** 0.40*** 1780 44 0 ” ” 0.42 0.23*** 0.38*** 1750 43 0 ” ” 0.42 0.23*** 0.38*** 1700 37 0 ” ” 0.38 0.22*** 0.38*** 1650 29 0 ” ” 0.34 0.20** 0.32* * (95% significant) ** (99% significant) *** (99.5% significant)